Index: src/chext/chextps.def
===================================================================
diff -u -N
--- src/chext/chextps.def	(revision 47da0c5883b1bf97972b1bcd3dc70b2d64024969)
+++ src/chext/chextps.def	(revision 0)
@@ -1,11 +0,0 @@
-
-LIBRARY      "chextPS"
-
-DESCRIPTION  'Proxy/Stub DLL'
-
-EXPORTS
-	DllGetClassObject       @1	PRIVATE
-	DllCanUnloadNow         @2	PRIVATE
-	GetProxyDllInfo         @3	PRIVATE
-	DllRegisterServer		@4	PRIVATE
-	DllUnregisterServer		@5	PRIVATE
