Index: src/chext/chextps.def
===================================================================
diff -u -r3493e9fc470285b0a0b417d50be281467a071eb7 -r47da0c5883b1bf97972b1bcd3dc70b2d64024969
--- src/chext/chextps.def	(.../chextps.def)	(revision 3493e9fc470285b0a0b417d50be281467a071eb7)
+++ src/chext/chextps.def	(.../chextps.def)	(revision 47da0c5883b1bf97972b1bcd3dc70b2d64024969)
@@ -1,5 +1,5 @@
 
-LIBRARY      "CopyHandlerShellExtPS"
+LIBRARY      "chextPS"
 
 DESCRIPTION  'Proxy/Stub DLL'
 
