Index: chext/CopyHandlerShellExt.def
===================================================================
diff -u -N
--- chext/CopyHandlerShellExt.def	(revision 6472716fec44f80b223922d89f269e365aeaba60)
+++ chext/CopyHandlerShellExt.def	(revision 0)
@@ -1,9 +0,0 @@
-; CopyHandlerShellExt.def : Declares the module parameters.
-
-LIBRARY      "chext.dll"
-
-EXPORTS
-	DllCanUnloadNow     PRIVATE
-	DllGetClassObject   PRIVATE
-	DllRegisterServer   PRIVATE
-	DllUnregisterServer	PRIVATE
